Microchannel

Plate Lobster

Eye Optic

·
          Microchannel plates

·
          High quality square channels

·
          Small channels (10

                                                                                                             m
                                                                                                                    m is

          possible)

·
          Robust

·
          High aspect ratio

Micrograph of a microchannel plate

200
m
m