Instrument

Parameters

main telescopes (supplemental telescopes)
number of double detectors 10

lens radius of curvature 72 cm

useable  square field 28° (34°)

lens diameter 37 cm (47 cm)

detector active diameter 17 cm (21 cm)

total detector active area 6,627 cm
2

total lens area 19,442 cm
2

net image diameter at 1 keV 350 μm

total experiment mass 125 kg

total experiment power 100 Watts

target satellite mass 300 kg?

bit rate 50 kbits s -1